DIN A6 Selfmailer Small
4 Seiten
offenes Format 148 x 210 mm
geschlossenes Format 148 x 105 mm Beschnittzugabe 3 mm ringsum
Diese Vorlage unbedingt aus den Druckdaten löschen, da sie sonst mitgedruckt wird.
www.postiger.de

105 mm

Ruhezone 5mm

Frankierzone

74 x 40 mm

Empfänger

Codierzone 148 x 15 mm